% 参考文献
% 间距调节（本文件可选在“参考文献局部范围内”再覆盖 extraTex/@config.tex 默认值）：
% - 标题与上文：\NSFCBibTitleAboveSkip（默认 10pt）
% - 标题与条目：\NSFCBibTitleBelowSkip（默认 10pt）
% - 条目间距：\NSFCBibItemSep（默认 0pt）
% - 条目行宽：\NSFCBibTextWidth（默认 397.16727pt）
%
% 用法示例（取消注释即可生效）：
% \setlength{\NSFCBibTitleAboveSkip}{15pt}   % 增加标题上方间距
% \setlength{\NSFCBibTitleBelowSkip}{5pt}    % 增加标题下方间距
% \setlength{\NSFCBibItemSep}{3pt}           % 增加条目之间的间距
% \setlength{\NSFCBibTextWidth}{380pt}       % 缩窄条目行宽
\begin{spacing}{1}  % 行距（不等同于"条目间距"，条目间距请改 \NSFCBibItemSep）
\wuhao
\bibliographystyle{\NSFCBibliographyStylePath}
\bibliography{references/myexample}
\end{spacing}
\newpage
