\begin{GDNSFParagraphs}
% 请在此处填写已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径。可说明仪器设备、平台条件、合作资源、数据来源和开放实验室使用计划。
\end{GDNSFParagraphs}
